--- trunk/uoms-doc/doc.tex	2010/04/12 12:09:22	4
+++ trunk/uoms-doc/doc.tex	2010/04/14 07:39:18	5
@@ -10,7 +10,7 @@
 
 upc@cesga.es\\\\
 
-Dr Guillermo Lopez Taboada
+PhD. Guillermo Lopez Taboada
 
 Computer Architecture Group (CAG)
 
